SDEF
path models/pulsefx
origin 0 0 0
scale 1.0
beam2_base.sbm
beam_base3.tga

beam2.SAM

id 10 group thebeam fullbright masked twosided

//
// Initialization settings
//
!init:

//
// Main section
//
!main:

//
// SinED section
//
/*SINED fx_pulsebeam2 (.3 .3 1) (0 0 0) (0 0 0)
Pulse Beam 2
*/

